\begin{table}
\caption{Parameter estimates and posterior highest densitiy intervals (HDI) of the guts__guts_scaled_damage model. The HDI contains 94\% of the probable parameter values given the data.}
\label{tab:parameters-guts__guts_scaled_damage}
\begin{tabular}{llllllllll}
\toprule
Parameters & \multicolumn{3}{r}{Diuron} & \multicolumn{3}{r}{Diclofenac} & \multicolumn{3}{r}{Naproxen} \\
 & mean & hdi 3\% & hdi 97\% & mean & hdi 3\% & hdi 97\% & mean & hdi 3\% & hdi 97\% \\
\midrule
${k}_{i}$ & 25.01 & 2.94 & 59.77 & 1.44 & 0.53 & 2.49 & 0.83 & 0.46 & 1.23 \\
${k}_{e}$ & 1.30 & 0.11 & 3.13 & 0.25 & 0.08 & 0.45 & 0.09 & 0.05 & 0.12 \\
${k}_{d}$ & 0.66 & 0.08 & 1.52 & 0.04 & 0.03 & 0.06 & 0.00 & 0.00 & 0.01 \\
${z}$ & 139.63 & 52.23 & 241.07 & 32.67 & 21.99 & 44.61 & 384.24 & 90.52 & 726.16 \\
${k}_{k}$ & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.01 & 0.00 & 0.01 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\
${h}_{b}$ & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\
${σ}_{\text{cint}}$ & 1.73 & 1.50 & 1.97 & 1.52 & 1.39 & 1.64 & 1.65 & 1.49 & 1.81 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}


