\begin{table}
\caption{Parameter estimates and posterior highest densitiy intervals (HDI) of the guts__guts_full_rna model. The HDI contains 94\% of the probable parameter values given the data.}
\label{tab:parameters-guts__guts_full_rna}
\begin{tabular}{llllllllll}
\toprule
Parameters & \multicolumn{3}{r}{Diuron} & \multicolumn{3}{r}{Diclofenac} & \multicolumn{3}{r}{Naproxen} \\
 & mean & hdi 3\% & hdi 97\% & mean & hdi 3\% & hdi 97\% & mean & hdi 3\% & hdi 97\% \\
\midrule
${k}_{i}$ & 41.74 & 1.48 & 110.75 & 1.08 & 0.49 & 1.74 & 0.29 & 0.16 & 0.45 \\
${k}_{e}$ & 2.11 & 0.08 & 5.61 & 0.18 & 0.07 & 0.32 & 0.01 & 0.00 & 0.03 \\
${k}_{a}$ & 0.00 & 0.00 & 0.01 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\
${k}_{r}$ & 2.87 & 0.10 & 7.47 & 0.05 & 0.03 & 0.08 & 0.89 & 0.01 & 3.33 \\
${z}$ & 1.19 & 1.07 & 1.31 & 2.19 & 1.89 & 2.47 & 3.03 & 2.55 & 3.53 \\
${k}_{k}$ & 0.02 & 0.01 & 0.03 & 0.14 & 0.09 & 0.20 & 0.08 & 0.05 & 0.11 \\
${h}_{b}$ & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\
${σ}_{\text{cint}}$ & 1.74 & 1.48 & 1.99 & 1.53 & 1.38 & 1.68 & 1.72 & 1.53 & 1.91 \\
${σ}_{\text{nrf2}}$ & 0.26 & 0.19 & 0.33 & 0.39 & 0.31 & 0.47 & 0.24 & 0.18 & 0.31 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}


